10 -2 10 -1 1

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

Ion drift time ΜμsΝ

Induced charge fraction

Pads

Cathode wires

Neighboring anodes

Drift electrode dashed ϑ -90 ˚

solid ϑ +90 ˚